<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">autogen definitions pipe_test.tpl;

data_type = { 
	type_name	= short ;
	};

data_type = { 
	type_name	= float ;
	};

data_type = { 
	type_name 	= double ;
	};

</pre></body></html>